A Fig. 1

axon soma dendritic tree

B

0 (axon) 1 (soma) (dendritic tree)

2-0 3-0 4-0-0 5-0-0-0 6-0-0-0

4-0-1 5-0-0-1 2-1 3-1-0

3-1-1

C Cm g_{leak}

E_{leak} gi

Ei

Fig. 2

Output

Input

Self

Vm

Cm gi

Ei

Vin j gsin j Vout k gsout k

CWM MDT Figs 1-2